% master: die_runlevel.tex
% Die Runlevel v0.5
% 2022-05-09 (Rx)

\subsection{Upstart}
%----------------------------------------
\index{Upstart}
Upstart sorgt dafür das Dienste ereignisbasiert parallel gestartet werden können
/etc/inittab entfällt neu /etc/init/ (bzw. /etc/event.d/)

\index{initctl}
\begin{verbatim}
initctl list                    Liste aller Init-Jobs
sudo initctl start/stop         Init-Jobs (zB. ssh)
\end{verbatim}

Im Header der Datei kann dann zum Starten und Beenden flogendes stehen:

\begin{verbatim}
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]

sudo initctl reload-configuration       ließt die Konfiguration neu ein und
                                        startet/beendet die Dienste
\end{verbatim}

