% master: operratoren.tex
% Operratoren v0.1
% 2011-06-08 (Rx)

\subsection{Operratoren}
%-----------------------

\begin{verbatim}
x = 10;         Das Gleichheitszeichen weist immer den rechten Wert dem auf
                der linken Seite zu
\end{verbatim}

