% master: neustarten.tex
% Neustarten v0.1
% 2011-06-01 (Rx)

\subsection{Neustarten}
%----------------------

\begin{verbatim}
Signal: HUP

apachectl restart                               sendet das HUP signal an
                                                den Elternprozess
rcapache restart                                Apache stoppen und dann starten
                                                bei SuSE-Linux
kill -HUP `cat /var/log/apache2/httpd.pid`      sendet das HUP signal an
                                                den Elternprozess
\end{verbatim}

\begin{itemize}
  \item das Senden des HUP(wie TERM)-Signals an den Elternprozess veranlasst alle
  seine Kindprozesse sich zu beenden
  \item der Elternprozess liest seine Konfigurationsdateien erneut ein und öffnet
  seine Logdateien neu
  \item die Kindprozesse werden wieder gestartet und setzen die Bedienung von
  Zugriffen fort
  \item die Serverstatistiken(mod\_status) werden auf Null zurückgesetzt

  \item ist die Konfigurationsdatei fehlerhaft, wird der Elternprozess nicht neu
  gestartet
\end{itemize}

