% master: beenden_und_neustarten_einleitung.tex
% Einleitung v0.1
% 2011-06-01 (Rx)

\subsection{Einleitung}
%----------------------

\begin{itemize}
  \item um den Apache zu stoppen oder neu zu starten, muss ein Signal an den laufenden
  httpd-Prozess gesendet werden
  \item es gibt zwei Möglichkeiten Signale zu senden, kill und apachectl
  \item auf dem System laufen mehrere httpd-Programme
  \item nur an den Elternprozess sollte ein Signal gesendet werden,
  /var/log/apache2/httpd.pid
  \item es gibt drei Signale die an den Elternprozess gesendet werden können,
  TERM - beenden, HUP - neustarten, USR1 - unterbrechungsfreier Neustart
  \item es wird empfohlen apachectl zu benutzen
  \item mit "tail -f /var/log/apache2/error\_log" kann die Signalisierung beobachtet
  werden
\end{itemize}

