% master: x11_gafik.tex 
% X11 - Grafik v0.4
% 2025-02-16 (Rx)

\section{X11 - Grafik}
%---------------------
\index{xf86config}\index{XF86Setup}\index{sax}\index{startx}\index{export}
\begin{verbatim}
/etc/XF86Config                 bis XFree86.3.3.x Konfigurationsdatei
/etc/X11/XF86Config             ab XFree86.4.x Konfigurationsdatei

[Alt]+[F1] bis [F6]             Umschalten zwischen Textkonsolen  alle Shells
[AltGr]+[Fn]                    Umschalten zwischen den Textkonsolen n+12
[Alt]+[Pfeil links oder rechts] um durch die benutzten Konsolen zu stöbern
[Strg]+[Alt]+[F1] bis           Umschalten zu Textkonsolen        alle Shells
[Strg]+[Alt]+[F6]               aus X11 heraus
[Strg]+[Alt]+[F7]               Umschalten zu X11 aus Textkonsole alle Shells
                                bei Caldera 2.2 [Alt]+[F8]
[Strg]+[Alt]+[<--]              X-Server sofort beenden
[Strg]+[Alt]+[+]                verschiedene Auflösungen im laufenden
[Strg]+[Alt]+[-]                Betrieb wechseln

xf86config                      Shell-Konfigurationsprogramm für X 3+4
XF86Setup                       X-Konfigurationsprogramm bis XFree86.3.3.x
sax                             X-SuSE-Konfigurationsprogramm bis XFree86.3.3.x
sax2                            X-SuSE-Konfigurationsprogramm ab XFree86.4.x

startx                          X-Server starten
startx -- -bpp 16               X-Server mit 16 Bit starten
startx - -- :0 vt07             X-Server auf F7 starten
startx - -- :1 vt08             2. X-Server auf F8 starten

export WINDOWMANAGER=WM         X-Umgebungsvariable auf WM(kde, gnome,
                                fvwm, olwm ...) ändern
\end{verbatim}

\subsection{Bildschirmschoner/Maus}
%-----------------------------
\index{Bildschirmschoner}\index{xset}\index{xsetroot}
\begin{verbatim}
xset s                          auf Standardeinstellungen zurücksetzen
xset s 60                       nach 1 Minute aktivieren
xset s blank                    schwarzen Bildschirm verwenden
xset s noblank                  X-Logo statt schwarzen Bildschirm anzeigen
xset s 60 3                     X-Logo alle 3 Sekunden neu platzieren
xset s off                      Bildschirmschoner deaktivieren
xset s on                       Bildschirmschoner einschalten
xset s activate                 Bildschirmschoner sofort aktivieren
xset q                          aktuelle Einstellungen anzeigen
xset -dpms                      Energy Star features ausschalten
xset +dpms                      Energy Star features einschalten
xsetroot -solid blue            Hintergrund
xset m default                  standart Mausbeschleunigung
xset m 3 10                     normal schnelle Maus
xset m 7 10                     schnelle Maus
\end{verbatim}

\subsection{X11 ohne Maus}
%-------------------------
\begin{verbatim}
[Umschalt]+[Strg]+[Num]         Maussteuerung am Ziffernblock ein/ausschalten
[4],[6],[8],[8]                 links, rechts, oben, unten
[*],[-]                         auf linke, rechte Maustaste umschalten
[5],[+],[0],[5]                 Maustaste, Doppelklick, gerückt halen, lösen
\end{verbatim}

