% master: standartein-aus-gabe.tex
% Befehle v0.5
% 2025-01-29 (rX)

\section{Standartein-aus-gabe}
%-----------------------------

Jedes UNIX kennt 3 spezielle Files:
\index{stdin}\index{stdout}\index{stderr}
\begin{verbatim}
stdin           Standardeingabe, normalerweise die Tastatur
stdout          Standardausgabe, normalerweise der Bildschirm
stderr          Standardausgabe für Fehlermeldungen,
                normalerweise der Bildschirm
\end{verbatim}
All diese Files können umgelenkt werden

\index{settherm}\index{Bildschirmschoner}
\begin{verbatim}
setterm -blank 0       Bildschirmschoner ausschalten
\end{verbatim}
