% master: anhalten_des_systems_und_booten.tex
% Befehle v0.4
% 2022-05-09 (Rx)

\section{Anhalten des Systems und Booten}
%----------------------------------------
Unter keinen Umständen darf während des Betriebs einfach der Strom abgeschaltet
oder der Resetknopf betätigt werden. Da es sonst zu einer Beschädigung des
Dateisystems mit Datenverlust kommen kann.

\index{shutdown}\index{halt}\index{init}\index{systemctl}\index{reboot}
\begin{verbatim}
root: shutdown -h now           hält das System an
root: halt                      hält das System an
root: init 0                    hält das System an
root: systemctl poweroff        hält das System an
root: shutdown -r now           startet den Computer nach dem Herunterfahren neu
root: reboot                    startet den Computer nach dem Herunterfahren neu
root: init 6                    startet den Computer nach dem Herunterfahren neu
root: systemctl reboot          startet den Computer nach dem Herunterfahren neu
root: systemctl suspend         Bereitschaft
root: systemctl hibernate       Ruhezustand
\end{verbatim}

